\documentclass{article}

\usepackage{cvhplan}

\begin{document}

  \begin{plan}{MI KIS 3}
    \exercises   \tue 375  45 {Physik 2\\3-30 -- Seminarraum}
    \lecture     \tue 420  45 {Physik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \lecture     \tue 480  90 {Physik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \laboratory  \tue  45 180 {Physik 2\\1-46 -- Physiklabor\\4 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \lecture     \mon 495  75 {Elektrotechnik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \lecture     \mon 585  60 {Elektrotechnik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \laboratory  \mon   0 180 {Elektrotechnik 2\\1-01 -- Labor für Elektrotechnik\\4 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \exercises   \thu 420  90 {Elektrotechnik 2\\0-01 -- Seminarraum\\2 Gruppen im Wechsel\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \block       \mon 285  90 {Hardwarenahe Programmierung\\3-30 -- Seminarraum}
    \block       \mon 390  90 {Hardwarenahe Programmierung\\3-30 -- Seminarraum}
    \laboratory  \thu 315  90 {Hardwarenahe Programmierung\\2-52 -- DV-Pool\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \seminar     \thu  90  90 {KIS-Seminar\\Achtung: Termin kann\\in Abhängigkeit vom\\Betreuer variieren}
    \recreation  \mon 240  15 {Mittagspause}
    \recreation  \tue 240  15 {Mittagspause}
    \other       \wed   0 675 {Tag im Unternehmen}
    \other       \fri   0 675 {Tag im Unternehmen}
    \legend{\Lexercises\Llecture\Llaboratory\Lblock\Lseminar\Lrecreation\Lother}
  \end{plan}

\end{document}
