\documentclass{article}

\usepackage{cvhplan}

\begin{document}

  \begin{plan}{TI GS 3}
    \lecture     \mon 495  75 {Elektrotechnik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \lecture     \mon 585  60 {Elektrotechnik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \laboratory  \mon   0 180 {Elektrotechnik 2\\1-01 -- Labor für Elektrotechnik\\4 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \exercises   \tue 270  90 {Elektrotechnik 2\\3-30 -- Seminarraum\\2 Gruppen im Wechsel\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \lecture     \tue 375  90 {Netzwerktechnik\\2-01 -- Seminarraum}
    \exercises   \tue 480  90 {Netzwerktechnik\\2-01 -- Seminarraum}
    \laboratory  \tue 135  90 {Netzwerktechnik\\2-30 -- Labor für hardwarenahe IT-Systeme und Netzwerktechnik\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \block       \mon 285  90 {Hardwarenahe Programmierung\\3-30 -- Seminarraum}
    \block       \mon 390  90 {Hardwarenahe Programmierung\\3-30 -- Seminarraum}
    \laboratory  \thu 315  90 {Hardwarenahe Programmierung\\2-52 -- DV-Pool\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \block       \thu 420 120 {Eingebettete Systeme\\2-01 -- Seminarraum}
    \block       \thu 555 105 {Eingebettete Systeme\\2-01 -- Seminarraum}
    \lecture     \wed  30  75 {Projektmanagement\\3-30 -- Seminarraum}
    \lecture     \wed 120  60 {Projektmanagement\\3-30 -- Seminarraum}
    \exercises   \thu 180  90 {Projektmanagement\\2-02 -- Seminarraum}
    \recreation  \mon 240  15 {Mittagspause}
    \recreation  \tue 240  15 {Mittagspause}
    \recreation  \thu 285  15 {Mittagspause}
    \legend{\Llecture\Llaboratory\Lexercises\Lblock\Lrecreation}
  \end{plan}

\end{document}
