\documentclass{article}

\usepackage{cvhplan}

\begin{document}

  \begin{plan}{TI KIS 3}
    \lecture     \mon 495  75 {Elektrotechnik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \lecture     \mon 585  60 {Elektrotechnik 2\\0-02 -- Hörsaal 1}
    \laboratory  \mon   0 180 {Elektrotechnik 2\\1-01 -- Labor für Elektrotechnik\\4 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \exercises   \thu 420  90 {Elektrotechnik 2\\0-01 -- Seminarraum\\2 Gruppen im Wechsel\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \lecture     \tue 375  90 {Netzwerktechnik\\2-01 -- Seminarraum}
    \exercises   \tue 480  90 {Netzwerktechnik\\2-01 -- Seminarraum}
    \laboratory  \tue 135  90 {Netzwerktechnik\\2-30 -- Labor für hardwarenahe IT-Systeme und Netzwerktechnik\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \block       \mon 285  90 {Hardwarenahe Programmierung\\3-30 -- Seminarraum}
    \block       \mon 390  90 {Hardwarenahe Programmierung\\3-30 -- Seminarraum}
    \laboratory  \thu 315  90 {Hardwarenahe Programmierung\\2-52 -- DV-Pool\\8 Termine im Semester\\Bitte Aushang beachten!}
    \seminar     \thu  90  90 {KIS-Seminar\\Achtung: Termin kann\\in Abhängigkeit vom\\Betreuer variieren}
    \recreation  \mon 240  15 {Mittagspause}
    \recreation  \tue 240  15 {Mittagspause}
    \other       \wed   0 675 {Tag im Unternehmen}
    \other       \fri   0 675 {Tag im Unternehmen}
    \legend{\Llecture\Llaboratory\Lexercises\Lblock\Lseminar\Lrecreation\Lother}
  \end{plan}

\end{document}
